chronyd (633, #threads: 1)
-------------------------------------------------------------------
se.exec_start                                :     168067143.133962
se.vruntime                                  :           215.596533
se.sum_exec_runtime                          :           388.590450
se.nr_migrations                             :                   37
nr_switches                                  :                 2159
nr_voluntary_switches                        :                 2157
nr_involuntary_switches                      :                    2
se.load.weight                               :              1048576
se.avg.load_sum                              :                  188
se.avg.runnable_sum                          :               193863
se.avg.util_sum                              :               193863
se.avg.load_avg                              :                    1
se.avg.runnable_avg                          :                    1
se.avg.util_avg                              :                    1
se.avg.last_update_time                      :      168067143133184
se.avg.util_est                              :                    9
policy                                       :                    0
prio                                         :                  120
clock-delta                                  :                   80
mm->numa_scan_seq                            :                    0
numa_pages_migrated                          :                    0
numa_preferred_nid                           :                   -1
total_numa_faults                            :                    0
current_node=0, numa_group_id=0
numa_faults node=0 task_private=0 task_shared=0 group_private=0 group_shared=0
