MemTotal:        3743052 kB
MemFree:          160528 kB
MemAvailable:    1738188 kB
Buffers:          133792 kB
Cached:          1573692 kB
SwapCached:            0 kB
Active:          1142416 kB
Inactive:        1938344 kB
Active(anon):     724656 kB
Inactive(anon):   807840 kB
Active(file):     417760 kB
Inactive(file):  1130504 kB
Unevictable:        4252 kB
Mlocked:             252 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Zswap:                 0 kB
Zswapped:              0 kB
Dirty:             80104 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:       1371736 kB
Mapped:           219264 kB
Shmem:            159220 kB
KReclaimable:     322216 kB
Slab:             383304 kB
SReclaimable:     322216 kB
SUnreclaim:        61088 kB
KernelStack:        7056 kB
PageTables:        13760 kB
SecPageTables:         0 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     1871524 kB
Committed_AS:    3536864 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:       18488 kB
VmallocChunk:          0 kB
Percpu:             1192 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
AnonHugePages:    792576 kB
ShmemHugePages:        0 kB
ShmemPmdMapped:        0 kB
FileHugePages:         0 kB
FilePmdMapped:         0 kB
CmaTotal:              0 kB
CmaFree:               0 kB
Unaccepted:            0 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
Hugetlb:               0 kB
DirectMap4k:      114540 kB
DirectMap2M:     4079616 kB
DirectMap1G:     2097152 kB
