Name:	nydus-ex
Umask:	0022
State:	S (sleeping)
Tgid:	796
Ngid:	0
Pid:	796
PPid:	1
TracerPid:	0
Uid:	0	0	0	0
Gid:	0	0	0	0
FDSize:	128
Groups:	 
NStgid:	796
NSpid:	796
NSpgid:	796
NSsid:	796
VmPeak:	    3048 kB
VmSize:	    3048 kB
VmLck:	       0 kB
VmPin:	       0 kB
VmHWM:	    1920 kB
VmRSS:	     332 kB
RssAnon:	     328 kB
RssFile:	       4 kB
RssShmem:	       0 kB
VmData:	     460 kB
VmStk:	     132 kB
VmExe:	      24 kB
VmLib:	    1724 kB
VmPTE:	      40 kB
VmSwap:	       0 kB
HugetlbPages:	       0 kB
CoreDumping:	0
THP_enabled:	1
untag_mask:	0xffffffffffffffff
Threads:	1
SigQ:	2/14455
SigPnd:	0000000000000000
ShdPnd:	0000000000000000
SigBlk:	0000000000000000
SigIgn:	0000000000000000
SigCgt:	fffffffe7ff2feff
CapInh:	0000000000000000
CapPrm:	000001ffffffffff
CapEff:	000001ffffffffff
CapBnd:	000001ffffffffff
CapAmb:	0000000000000000
NoNewPrivs:	0
Seccomp:	0
Seccomp_filters:	0
Speculation_Store_Bypass:	thread vulnerable
SpeculationIndirectBranch:	conditional enabled
Cpus_allowed:	3
Cpus_allowed_list:	0-1
Mems_allowed:	00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000001
Mems_allowed_list:	0
voluntary_ctxt_switches:	16
nonvoluntary_ctxt_switches:	439
x86_Thread_features:	
x86_Thread_features_locked:	
